BRKLY-C-C-D-03

Summary Statistics Run ID BRKLY-C-C-D-03 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 1872

Summary Statistics Run ID BRKLY-C-C-D-03 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3220

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4652 0.10 0.3810 0.20 0.3101 0.30 0.2616 0.40 0.2344 0.50 0.2099 0.60 0.1814 0.70 0.1435 0.80 0.1092 0.90 0.0719 1.00 0.0286 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1998

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2640 At 10 docs 0.2800 At 15 docs 0.2653 At 20 docs 0.2670 At 30 docs 0.2473 At 100 docs 0.1646 At 200 docs 0.1165 At 500 docs 0.0651 At 1000 docs 0.0374 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2342

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6404 0.10 0.5328 0.20 0.4415 0.30 0.3875 0.40 0.3518 0.50 0.3117 0.60 0.2675 0.70 0.2198 0.80 0.1754 0.90 0.1210 1.00 0.0358 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3018

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4800 At 10 docs 0.4380 At 15 docs 0.4360 At 20 docs 0.4210 At 30 docs 0.3967 At 100 docs 0.2786 At 200 docs 0.2032 At 500 docs 0.1121 At 1000 docs 0.0644 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3276

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)