BRKLY-C-J-D-03

Summary Statistics Run ID BRKLY-C-J-D-03 Task C-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2399

Summary Statistics Run ID BRKLY-C-J-D-03 Task C-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3567

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5828 0.10 0.4373 0.20 0.3765 0.30 0.3322 0.40 0.2970 0.50 0.2674 0.60 0.2204 0.70 0.1797 0.80 0.1362 0.90 0.0918 1.00 0.0309 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2519

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3880 At 10 docs 0.3400 At 15 docs 0.3280 At 20 docs 0.3270 At 30 docs 0.2967 At 100 docs 0.2156 At 200 docs 0.1529 At 500 docs 0.0835 At 1000 docs 0.0480 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2773

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6981 0.10 0.5303 0.20 0.4698 0.30 0.4269 0.40 0.3777 0.50 0.3296 0.60 0.2750 0.70 0.2292 0.80 0.1668 0.90 0.1078 1.00 0.0226 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3162

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5240 At 10 docs 0.4780 At 15 docs 0.4613 At 20 docs 0.4460 At 30 docs 0.4053 At 100 docs 0.3042 At 200 docs 0.2229 At 500 docs 0.1235 At 1000 docs 0.0713 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3420

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)