CCNU-C-C-T-01

Summary Statistics Run ID CCNU-C-C-T-01 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 2227

Summary Statistics Run ID CCNU-C-C-T-01 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3793

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6490 0.10 0.4921 0.20 0.4161 0.30 0.3715 0.40 0.3057 0.50 0.2715 0.60 0.2363 0.70 0.1854 0.80 0.1456 0.90 0.0932 1.00 0.0413 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2680

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3720 At 10 docs 0.3520 At 15 docs 0.3493 At 20 docs 0.3380 At 30 docs 0.3127 At 100 docs 0.2058 At 200 docs 0.1438 At 500 docs 0.0791 At 1000 docs 0.0445 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2940

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7971 0.10 0.6104 0.20 0.5483 0.30 0.4668 0.40 0.4087 0.50 0.3641 0.60 0.3185 0.70 0.2533 0.80 0.2042 0.90 0.1335 1.00 0.0405 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3575

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5240 At 10 docs 0.5240 At 15 docs 0.5293 At 20 docs 0.5210 At 30 docs 0.4767 At 100 docs 0.3310 At 200 docs 0.2429 At 500 docs 0.1336 At 1000 docs 0.0759 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3786

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)