HUM-C-C-D-05

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-D-05 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 1976

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-D-05 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3253

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5691 0.10 0.4206 0.20 0.3712 0.30 0.3214 0.40 0.2871 0.50 0.2440 0.60 0.1930 0.70 0.1457 0.80 0.0989 0.90 0.0653 1.00 0.0278 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2274

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3120 At 10 docs 0.3200 At 15 docs 0.2813 At 20 docs 0.2840 At 30 docs 0.2707 At 100 docs 0.1806 At 200 docs 0.1270 At 500 docs 0.0710 At 1000 docs 0.0395 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2640

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7115 0.10 0.5228 0.20 0.4666 0.30 0.4044 0.40 0.3498 0.50 0.3067 0.60 0.2363 0.70 0.1827 0.80 0.1265 0.90 0.0826 1.00 0.0268 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2917

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4760 At 10 docs 0.4740 At 15 docs 0.4413 At 20 docs 0.4290 At 30 docs 0.4060 At 100 docs 0.2874 At 200 docs 0.2061 At 500 docs 0.1166 At 1000 docs 0.0651 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3356

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)