HUM-C-C-T-02

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-T-02 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 1993

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-T-02 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3313

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5906 0.10 0.3816 0.20 0.3247 0.30 0.2616 0.40 0.2278 0.50 0.1966 0.60 0.1672 0.70 0.1386 0.80 0.0910 0.90 0.0588 1.00 0.0232 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2002

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3000 At 10 docs 0.3040 At 15 docs 0.2907 At 20 docs 0.2800 At 30 docs 0.2487 At 100 docs 0.1722 At 200 docs 0.1226 At 500 docs 0.0686 At 1000 docs 0.0399 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2447

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7733 0.10 0.5125 0.20 0.4179 0.30 0.3559 0.40 0.3216 0.50 0.2702 0.60 0.2287 0.70 0.1740 0.80 0.1210 0.90 0.0831 1.00 0.0216 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2754

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5160 At 10 docs 0.4800 At 15 docs 0.4493 At 20 docs 0.4290 At 30 docs 0.3867 At 100 docs 0.2764 At 200 docs 0.2009 At 500 docs 0.1144 At 1000 docs 0.0663 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3163

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)