HUM-C-C-T-04

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-T-04 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 2058

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-T-04 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3443

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5484 0.10 0.4182 0.20 0.3466 0.30 0.2980 0.40 0.2514 0.50 0.2257 0.60 0.2002 0.70 0.1638 0.80 0.1171 0.90 0.0797 1.00 0.0363 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2248

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3120 At 10 docs 0.3180 At 15 docs 0.2987 At 20 docs 0.2890 At 30 docs 0.2607 At 100 docs 0.1816 At 200 docs 0.1315 At 500 docs 0.0730 At 1000 docs 0.0412 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2617

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7339 0.10 0.5368 0.20 0.4396 0.30 0.3965 0.40 0.3582 0.50 0.3144 0.60 0.2598 0.70 0.2118 0.80 0.1538 0.90 0.1079 1.00 0.0315 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3053

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5280 At 10 docs 0.4860 At 15 docs 0.4520 At 20 docs 0.4380 At 30 docs 0.4047 At 100 docs 0.2948 At 200 docs 0.2200 At 500 docs 0.1215 At 1000 docs 0.0689 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3315

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)