HUM-J-J-T-02

Summary Statistics Run ID HUM-J-J-T-02 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2445

Summary Statistics Run ID HUM-J-J-T-02 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3598

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6669 0.10 0.4181 0.20 0.3497 0.30 0.3085 0.40 0.2650 0.50 0.2384 0.60 0.2038 0.70 0.1644 0.80 0.1284 0.90 0.0809 1.00 0.0300 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2393

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4160 At 10 docs 0.3760 At 15 docs 0.3400 At 20 docs 0.3180 At 30 docs 0.2827 At 100 docs 0.2136 At 200 docs 0.1579 At 500 docs 0.0855 At 1000 docs 0.0489 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2635

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8114 0.10 0.5246 0.20 0.4434 0.30 0.3873 0.40 0.3341 0.50 0.2936 0.60 0.2492 0.70 0.2078 0.80 0.1704 0.90 0.1068 1.00 0.0335 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3035

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5680 At 10 docs 0.5200 At 15 docs 0.4813 At 20 docs 0.4530 At 30 docs 0.4113 At 100 docs 0.3056 At 200 docs 0.2297 At 500 docs 0.1256 At 1000 docs 0.0720 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3271

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)