HUM-J-J-T-04

Summary Statistics Run ID HUM-J-J-T-04 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2513

Summary Statistics Run ID HUM-J-J-T-04 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3744

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6722 0.10 0.4378 0.20 0.3738 0.30 0.3334 0.40 0.2822 0.50 0.2641 0.60 0.2351 0.70 0.1927 0.80 0.1525 0.90 0.0966 1.00 0.0397 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2596

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4240 At 10 docs 0.3720 At 15 docs 0.3480 At 20 docs 0.3290 At 30 docs 0.3027 At 100 docs 0.2210 At 200 docs 0.1709 At 500 docs 0.0902 At 1000 docs 0.0503 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2790

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7659 0.10 0.5486 0.20 0.4677 0.30 0.4038 0.40 0.3486 0.50 0.3195 0.60 0.2768 0.70 0.2263 0.80 0.1765 0.90 0.1253 1.00 0.0386 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3212

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5720 At 10 docs 0.5240 At 15 docs 0.4880 At 20 docs 0.4710 At 30 docs 0.4333 At 100 docs 0.3148 At 200 docs 0.2445 At 500 docs 0.1337 At 1000 docs 0.0749 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3356

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)