HUM-K-K-T-02

Summary Statistics Run ID HUM-K-K-T-02 Task K-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49001 Relevant: 2280 Rel-ret: 1652

Summary Statistics Run ID HUM-K-K-T-02 Task K-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49001 Relevant: 4518 Rel-ret: 3278

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7553 0.10 0.6258 0.20 0.5196 0.30 0.4362 0.40 0.3612 0.50 0.3034 0.60 0.2527 0.70 0.1999 0.80 0.1691 0.90 0.1128 1.00 0.0765 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3252

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5000 At 10 docs 0.4340 At 15 docs 0.3933 At 20 docs 0.3570 At 30 docs 0.3120 At 100 docs 0.1896 At 200 docs 0.1232 At 500 docs 0.0610 At 1000 docs 0.0330 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3288

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8538 0.10 0.6771 0.20 0.5793 0.30 0.4950 0.40 0.4206 0.50 0.3768 0.60 0.3183 0.70 0.2485 0.80 0.1790 0.90 0.1278 1.00 0.0552 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3772

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6840 At 10 docs 0.6360 At 15 docs 0.5933 At 20 docs 0.5700 At 30 docs 0.5093 At 100 docs 0.3366 At 200 docs 0.2271 At 500 docs 0.1164 At 1000 docs 0.0656 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3918

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)