I2R-E-C-D-01

Summary Statistics Run ID I2R-E-C-D-01 Task E-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 2043

Summary Statistics Run ID I2R-E-C-D-01 Task E-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3431

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5207 0.10 0.3713 0.20 0.3061 0.30 0.2672 0.40 0.2206 0.50 0.1901 0.60 0.1546 0.70 0.1290 0.80 0.1038 0.90 0.0542 1.00 0.0203 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1911

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2480 At 10 docs 0.2700 At 15 docs 0.2627 At 20 docs 0.2540 At 30 docs 0.2407 At 100 docs 0.1668 At 200 docs 0.1217 At 500 docs 0.0690 At 1000 docs 0.0409 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2461

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7542 0.10 0.5111 0.20 0.4351 0.30 0.3659 0.40 0.3230 0.50 0.2807 0.60 0.2315 0.70 0.1821 0.80 0.1378 0.90 0.0846 1.00 0.0209 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2804

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4720 At 10 docs 0.4620 At 15 docs 0.4360 At 20 docs 0.4190 At 30 docs 0.3913 At 100 docs 0.2786 At 200 docs 0.2042 At 500 docs 0.1162 At 1000 docs 0.0686 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3266

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)