I2R-E-C-T-01

Summary Statistics Run ID I2R-E-C-T-01 Task E-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 2025

Summary Statistics Run ID I2R-E-C-T-01 Task E-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3419

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5559 0.10 0.3686 0.20 0.3151 0.30 0.2764 0.40 0.2278 0.50 0.2018 0.60 0.1782 0.70 0.1498 0.80 0.1128 0.90 0.0628 1.00 0.0271 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2013

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2760 At 10 docs 0.3000 At 15 docs 0.2733 At 20 docs 0.2630 At 30 docs 0.2353 At 100 docs 0.1686 At 200 docs 0.1263 At 500 docs 0.0698 At 1000 docs 0.0405 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2506

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7584 0.10 0.5223 0.20 0.4337 0.30 0.3815 0.40 0.3390 0.50 0.2969 0.60 0.2538 0.70 0.2024 0.80 0.1509 0.90 0.0978 1.00 0.0310 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2931

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5080 At 10 docs 0.4780 At 15 docs 0.4493 At 20 docs 0.4340 At 30 docs 0.3980 At 100 docs 0.2850 At 200 docs 0.2099 At 500 docs 0.1175 At 1000 docs 0.0684 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3341

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)