IASL-K-C-T-01

Summary Statistics Run ID IASL-K-C-T-01 Task K-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49373 Relevant: 2598 Rel-ret: 1257

Summary Statistics Run ID IASL-K-C-T-01 Task K-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49373 Relevant: 4405 Rel-ret: 2010

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4106 0.10 0.2219 0.20 0.1851 0.30 0.1433 0.40 0.1292 0.50 0.1021 0.60 0.0888 0.70 0.0671 0.80 0.0553 0.90 0.0345 1.00 0.0094 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1118

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1880 At 10 docs 0.1560 At 15 docs 0.1653 At 20 docs 0.1540 At 30 docs 0.1367 At 100 docs 0.1002 At 200 docs 0.0732 At 500 docs 0.0412 At 1000 docs 0.0251 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1420

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5176 0.10 0.2708 0.20 0.2169 0.30 0.1895 0.40 0.1619 0.50 0.1196 0.60 0.1031 0.70 0.0851 0.80 0.0673 0.90 0.0398 1.00 0.0073 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1392

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2640 At 10 docs 0.2340 At 15 docs 0.2333 At 20 docs 0.2180 At 30 docs 0.1993 At 100 docs 0.1514 At 200 docs 0.1135 At 500 docs 0.0653 At 1000 docs 0.0402 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1781

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)