ISQUT-E-C-D-03

Summary Statistics Run ID ISQUT-E-C-D-03 Task E-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 48887 Relevant: 2598 Rel-ret: 981

Summary Statistics Run ID ISQUT-E-C-D-03 Task E-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 48887 Relevant: 4405 Rel-ret: 1627

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4201 0.10 0.2193 0.20 0.1603 0.30 0.1320 0.40 0.0946 0.50 0.0748 0.60 0.0574 0.70 0.0393 0.80 0.0216 0.90 0.0037 1.00 0.0007 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.0905

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2080 At 10 docs 0.1980 At 15 docs 0.1653 At 20 docs 0.1510 At 30 docs 0.1300 At 100 docs 0.0874 At 200 docs 0.0599 At 500 docs 0.0314 At 1000 docs 0.0196 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1341

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5543 0.10 0.2775 0.20 0.2011 0.30 0.1504 0.40 0.1115 0.50 0.0861 0.60 0.0610 0.70 0.0367 0.80 0.0226 0.90 0.0087 1.00 0.0000 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1143

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3120 At 10 docs 0.2880 At 15 docs 0.2493 At 20 docs 0.2390 At 30 docs 0.2113 At 100 docs 0.1382 At 200 docs 0.0943 At 500 docs 0.0514 At 1000 docs 0.0325 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1610

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)