JSCCL-J-J-T-01

Summary Statistics Run ID JSCCL-J-J-T-01 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2743

Summary Statistics Run ID JSCCL-J-J-T-01 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 4078

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6003 0.10 0.4765 0.20 0.4028 0.30 0.3573 0.40 0.3282 0.50 0.3085 0.60 0.2778 0.70 0.2442 0.80 0.2082 0.90 0.1591 1.00 0.0785 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2983

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4120 At 10 docs 0.4060 At 15 docs 0.3813 At 20 docs 0.3500 At 30 docs 0.3247 At 100 docs 0.2464 At 200 docs 0.1869 At 500 docs 0.0996 At 1000 docs 0.0549 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2986

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8195 0.10 0.6202 0.20 0.5111 0.30 0.4587 0.40 0.4142 0.50 0.3837 0.60 0.3463 0.70 0.3059 0.80 0.2418 0.90 0.1862 1.00 0.0786 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3821

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6360 At 10 docs 0.5980 At 15 docs 0.5480 At 20 docs 0.5120 At 30 docs 0.4693 At 100 docs 0.3562 At 200 docs 0.2701 At 500 docs 0.1469 At 1000 docs 0.0816 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3788

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)