JSCCL-J-J-T-03

Summary Statistics Run ID JSCCL-J-J-T-03 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49108 Relevant: 3180 Rel-ret: 2571

Summary Statistics Run ID JSCCL-J-J-T-03 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49108 Relevant: 4764 Rel-ret: 3782

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6651 0.10 0.4423 0.20 0.3796 0.30 0.3356 0.40 0.2845 0.50 0.2548 0.60 0.2294 0.70 0.2059 0.80 0.1684 0.90 0.1120 1.00 0.0454 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2647

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4160 At 10 docs 0.3840 At 15 docs 0.3613 At 20 docs 0.3350 At 30 docs 0.3167 At 100 docs 0.2302 At 200 docs 0.1707 At 500 docs 0.0919 At 1000 docs 0.0514 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2846

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8072 0.10 0.5738 0.20 0.4969 0.30 0.4347 0.40 0.3799 0.50 0.3356 0.60 0.2920 0.70 0.2570 0.80 0.2096 0.90 0.1495 1.00 0.0550 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3485

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6160 At 10 docs 0.5720 At 15 docs 0.5360 At 20 docs 0.5040 At 30 docs 0.4633 At 100 docs 0.3356 At 200 docs 0.2501 At 500 docs 0.1348 At 1000 docs 0.0756 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3596

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)