KLE-J-J-DN-03

Summary Statistics Run ID KLE-J-J-DN-03 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2643

Summary Statistics Run ID KLE-J-J-DN-03 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3913

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6508 0.10 0.4768 0.20 0.3900 0.30 0.3327 0.40 0.2999 0.50 0.2700 0.60 0.2383 0.70 0.2064 0.80 0.1768 0.90 0.1329 1.00 0.0500 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2707

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4000 At 10 docs 0.3560 At 15 docs 0.3333 At 20 docs 0.3190 At 30 docs 0.2913 At 100 docs 0.2322 At 200 docs 0.1740 At 500 docs 0.0932 At 1000 docs 0.0529 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2828

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8075 0.10 0.5562 0.20 0.4716 0.30 0.4217 0.40 0.3843 0.50 0.3339 0.60 0.2966 0.70 0.2543 0.80 0.2009 0.90 0.1448 1.00 0.0482 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3368

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5880 At 10 docs 0.5120 At 15 docs 0.4747 At 20 docs 0.4560 At 30 docs 0.4220 At 100 docs 0.3344 At 200 docs 0.2522 At 500 docs 0.1370 At 1000 docs 0.0783 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3459

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)