KLE-K-K-C-04

Summary Statistics Run ID KLE-K-K-C-04 Task K-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field C Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 1949

Summary Statistics Run ID KLE-K-K-C-04 Task K-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field C Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3782

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8525 0.10 0.6657 0.20 0.5835 0.30 0.5146 0.40 0.4508 0.50 0.4026 0.60 0.3524 0.70 0.2879 0.80 0.2289 0.90 0.1464 1.00 0.0690 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3921

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5680 At 10 docs 0.4960 At 15 docs 0.4413 At 20 docs 0.3970 At 30 docs 0.3600 At 100 docs 0.2316 At 200 docs 0.1489 At 500 docs 0.0722 At 1000 docs 0.0390 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3970

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.9278 0.10 0.7459 0.20 0.6816 0.30 0.6345 0.40 0.5674 0.50 0.5079 0.60 0.4322 0.70 0.3718 0.80 0.3018 0.90 0.2027 1.00 0.0572 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4836

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.7760 At 10 docs 0.6920 At 15 docs 0.6507 At 20 docs 0.6100 At 30 docs 0.5807 At 100 docs 0.4072 At 200 docs 0.2724 At 500 docs 0.1367 At 1000 docs 0.0756 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4911

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)