KLE-K-K-N-03

Summary Statistics Run ID KLE-K-K-N-03 Task K-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field N Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2224 Rel-ret: 2000

Summary Statistics Run ID KLE-K-K-N-03 Task K-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field N Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 4388 Rel-ret: 3811

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8809 0.10 0.7319 0.20 0.6633 0.30 0.5716 0.40 0.5153 0.50 0.4687 0.60 0.4018 0.70 0.3478 0.80 0.2852 0.90 0.1996 1.00 0.1008 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4539

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6440 At 10 docs 0.5600 At 15 docs 0.4987 At 20 docs 0.4630 At 30 docs 0.4000 At 100 docs 0.2390 At 200 docs 0.1575 At 500 docs 0.0747 At 1000 docs 0.0400 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4349

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.9499 0.10 0.8282 0.20 0.7667 0.30 0.6944 0.40 0.6310 0.50 0.5798 0.60 0.5157 0.70 0.4397 0.80 0.3444 0.90 0.2405 1.00 0.0800 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.5477

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.8520 At 10 docs 0.7780 At 15 docs 0.7427 At 20 docs 0.7030 At 30 docs 0.6440 At 100 docs 0.4326 At 200 docs 0.2883 At 500 docs 0.1404 At 1000 docs 0.0762 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.5284

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)