NCUTW-C-C-T-01

Summary Statistics Run ID NCUTW-C-C-T-01 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 1889

Summary Statistics Run ID NCUTW-C-C-T-01 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3200

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4777 0.10 0.3359 0.20 0.2798 0.30 0.2393 0.40 0.1989 0.50 0.1635 0.60 0.1388 0.70 0.1139 0.80 0.0806 0.90 0.0559 1.00 0.0221 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1696

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2440 At 10 docs 0.2480 At 15 docs 0.2373 At 20 docs 0.2350 At 30 docs 0.2160 At 100 docs 0.1424 At 200 docs 0.1093 At 500 docs 0.0636 At 1000 docs 0.0378 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2157

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6830 0.10 0.4716 0.20 0.3824 0.30 0.3175 0.40 0.2712 0.50 0.2309 0.60 0.2018 0.70 0.1542 0.80 0.1113 0.90 0.0798 1.00 0.0291 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2417

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4240 At 10 docs 0.4140 At 15 docs 0.3960 At 20 docs 0.3820 At 30 docs 0.3460 At 100 docs 0.2418 At 200 docs 0.1847 At 500 docs 0.1074 At 1000 docs 0.0640 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2861

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)