NCUTW-C-C-T-02

Summary Statistics Run ID NCUTW-C-C-T-02 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 2091

Summary Statistics Run ID NCUTW-C-C-T-02 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3611

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6638 0.10 0.4353 0.20 0.3635 0.30 0.3048 0.40 0.2687 0.50 0.2431 0.60 0.2132 0.70 0.1724 0.80 0.1347 0.90 0.0910 1.00 0.0453 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2430

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4040 At 10 docs 0.3600 At 15 docs 0.3267 At 20 docs 0.3010 At 30 docs 0.2693 At 100 docs 0.1834 At 200 docs 0.1350 At 500 docs 0.0738 At 1000 docs 0.0418 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2639

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8041 0.10 0.5816 0.20 0.4857 0.30 0.4443 0.40 0.3922 0.50 0.3574 0.60 0.3041 0.70 0.2434 0.80 0.1956 0.90 0.1380 1.00 0.0539 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3455

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5880 At 10 docs 0.5340 At 15 docs 0.5080 At 20 docs 0.4820 At 30 docs 0.4400 At 100 docs 0.3182 At 200 docs 0.2297 At 500 docs 0.1274 At 1000 docs 0.0722 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3666

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)