NCUTW-J-J-T-01

Summary Statistics Run ID NCUTW-J-J-T-01 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 47000 Relevant: 3077 Rel-ret: 2230

Summary Statistics Run ID NCUTW-J-J-T-01 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 47000 Relevant: 4576 Rel-ret: 3289

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4432 0.10 0.3229 0.20 0.2768 0.30 0.2532 0.40 0.2300 0.50 0.2096 0.60 0.1816 0.70 0.1596 0.80 0.1268 0.90 0.0877 1.00 0.0334 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1976

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2720 At 10 docs 0.2860 At 15 docs 0.2613 At 20 docs 0.2550 At 30 docs 0.2347 At 100 docs 0.1838 At 200 docs 0.1404 At 500 docs 0.0780 At 1000 docs 0.0446 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2117

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5808 0.10 0.4316 0.20 0.3742 0.30 0.3450 0.40 0.3190 0.50 0.2845 0.60 0.2407 0.70 0.2071 0.80 0.1661 0.90 0.1207 1.00 0.0350 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2694

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4280 At 10 docs 0.4100 At 15 docs 0.3853 At 20 docs 0.3710 At 30 docs 0.3533 At 100 docs 0.2714 At 200 docs 0.2062 At 500 docs 0.1155 At 1000 docs 0.0658 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2876

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)