NCUTW-J-J-T-02

Summary Statistics Run ID NCUTW-J-J-T-02 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 47000 Relevant: 3077 Rel-ret: 2420

Summary Statistics Run ID NCUTW-J-J-T-02 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 47000 Relevant: 4576 Rel-ret: 3609

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4963 0.10 0.3806 0.20 0.3282 0.30 0.2981 0.40 0.2730 0.50 0.2532 0.60 0.2339 0.70 0.2015 0.80 0.1653 0.90 0.1206 1.00 0.0463 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2407

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3240 At 10 docs 0.2980 At 15 docs 0.2960 At 20 docs 0.2820 At 30 docs 0.2753 At 100 docs 0.2164 At 200 docs 0.1647 At 500 docs 0.0865 At 1000 docs 0.0484 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2478

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6355 0.10 0.4919 0.20 0.4336 0.30 0.3909 0.40 0.3616 0.50 0.3305 0.60 0.2974 0.70 0.2640 0.80 0.2224 0.90 0.1615 1.00 0.0595 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3212

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4760 At 10 docs 0.4460 At 15 docs 0.4347 At 20 docs 0.4180 At 30 docs 0.4000 At 100 docs 0.3168 At 200 docs 0.2387 At 500 docs 0.1282 At 1000 docs 0.0722 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3232

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)