NICT-C-J-D-02

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-D-02 Task C-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 2969 Rel-ret: 1881

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-D-02 Task C-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 4297 Rel-ret: 2719

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4151 0.10 0.3027 0.20 0.2603 0.30 0.2340 0.40 0.2176 0.50 0.2032 0.60 0.1821 0.70 0.1585 0.80 0.1297 0.90 0.0910 1.00 0.0284 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1897

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2440 At 10 docs 0.2400 At 15 docs 0.2320 At 20 docs 0.2190 At 30 docs 0.2113 At 100 docs 0.1576 At 200 docs 0.1196 At 500 docs 0.0635 At 1000 docs 0.0376 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2050

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5149 0.10 0.3833 0.20 0.3254 0.30 0.2981 0.40 0.2766 0.50 0.2532 0.60 0.2204 0.70 0.1901 0.80 0.1526 0.90 0.0948 1.00 0.0268 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2348

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3080 At 10 docs 0.3180 At 15 docs 0.3067 At 20 docs 0.3040 At 30 docs 0.2940 At 100 docs 0.2242 At 200 docs 0.1690 At 500 docs 0.0916 At 1000 docs 0.0544 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2548

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)