NICT-C-J-D-05

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-D-05 Task C-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 2969 Rel-ret: 2026

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-D-05 Task C-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 4297 Rel-ret: 2938

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4642 0.10 0.3379 0.20 0.2941 0.30 0.2527 0.40 0.2282 0.50 0.2139 0.60 0.1934 0.70 0.1664 0.80 0.1371 0.90 0.0981 1.00 0.0329 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2071

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2760 At 10 docs 0.2660 At 15 docs 0.2587 At 20 docs 0.2450 At 30 docs 0.2300 At 100 docs 0.1686 At 200 docs 0.1290 At 500 docs 0.0694 At 1000 docs 0.0405 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2181

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5588 0.10 0.4239 0.20 0.3565 0.30 0.3171 0.40 0.2946 0.50 0.2712 0.60 0.2386 0.70 0.2002 0.80 0.1655 0.90 0.1085 1.00 0.0258 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2555

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3680 At 10 docs 0.3640 At 15 docs 0.3507 At 20 docs 0.3430 At 30 docs 0.3220 At 100 docs 0.2466 At 200 docs 0.1866 At 500 docs 0.1011 At 1000 docs 0.0588 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2740

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)