NICT-C-J-DN-03

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-DN-03 Task C-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2526

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-DN-03 Task C-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3674

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5460 0.10 0.3916 0.20 0.3436 0.30 0.3043 0.40 0.2729 0.50 0.2489 0.60 0.2160 0.70 0.1824 0.80 0.1567 0.90 0.1155 1.00 0.0337 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2394

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2920 At 10 docs 0.3180 At 15 docs 0.3147 At 20 docs 0.3040 At 30 docs 0.2873 At 100 docs 0.2224 At 200 docs 0.1629 At 500 docs 0.0894 At 1000 docs 0.0505 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2529

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6602 0.10 0.5223 0.20 0.4452 0.30 0.3922 0.40 0.3597 0.50 0.3143 0.60 0.2648 0.70 0.2210 0.80 0.1855 0.90 0.1220 1.00 0.0367 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3026

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4360 At 10 docs 0.4620 At 15 docs 0.4453 At 20 docs 0.4140 At 30 docs 0.3867 At 100 docs 0.3102 At 200 docs 0.2328 At 500 docs 0.1286 At 1000 docs 0.0735 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3241

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)