NICT-C-J-T-01

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-T-01 Task C-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 2969 Rel-ret: 2014

Summary Statistics Run ID NICT-C-J-T-01 Task C-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 4297 Rel-ret: 2889

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5118 0.10 0.3745 0.20 0.3161 0.30 0.2791 0.40 0.2567 0.50 0.2424 0.60 0.2182 0.70 0.1833 0.80 0.1483 0.90 0.1154 1.00 0.0339 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2288

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2880 At 10 docs 0.3000 At 15 docs 0.2827 At 20 docs 0.2690 At 30 docs 0.2540 At 100 docs 0.1892 At 200 docs 0.1400 At 500 docs 0.0716 At 1000 docs 0.0403 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2405

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5885 0.10 0.4190 0.20 0.3749 0.30 0.3371 0.40 0.3188 0.50 0.2982 0.60 0.2590 0.70 0.2146 0.80 0.1720 0.90 0.1202 1.00 0.0285 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2707

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3680 At 10 docs 0.3780 At 15 docs 0.3653 At 20 docs 0.3590 At 30 docs 0.3427 At 100 docs 0.2646 At 200 docs 0.1950 At 500 docs 0.1020 At 1000 docs 0.0578 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2812

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)