NICT-E-J-D-02

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-D-02 Task E-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2565

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-D-02 Task E-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3763

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5528 0.10 0.3846 0.20 0.3364 0.30 0.2995 0.40 0.2697 0.50 0.2518 0.60 0.2340 0.70 0.2096 0.80 0.1689 0.90 0.1236 1.00 0.0401 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2450

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3000 At 10 docs 0.3140 At 15 docs 0.3253 At 20 docs 0.3120 At 30 docs 0.2940 At 100 docs 0.2274 At 200 docs 0.1724 At 500 docs 0.0906 At 1000 docs 0.0513 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2627

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6957 0.10 0.5164 0.20 0.4524 0.30 0.4069 0.40 0.3657 0.50 0.3303 0.60 0.3042 0.70 0.2646 0.80 0.2180 0.90 0.1484 1.00 0.0522 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3260

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4600 At 10 docs 0.4700 At 15 docs 0.4747 At 20 docs 0.4600 At 30 docs 0.4253 At 100 docs 0.3242 At 200 docs 0.2498 At 500 docs 0.1344 At 1000 docs 0.0753 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3379

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)