NICT-E-J-D-05

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-D-05 Task E-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2353

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-D-05 Task E-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3501

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5085 0.10 0.3916 0.20 0.3602 0.30 0.3340 0.40 0.3031 0.50 0.2682 0.60 0.2345 0.70 0.1860 0.80 0.1595 0.90 0.1133 1.00 0.0561 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2508

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3440 At 10 docs 0.3260 At 15 docs 0.3213 At 20 docs 0.3090 At 30 docs 0.2847 At 100 docs 0.2178 At 200 docs 0.1548 At 500 docs 0.0829 At 1000 docs 0.0471 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2638

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6494 0.10 0.5044 0.20 0.4638 0.30 0.4144 0.40 0.3779 0.50 0.3383 0.60 0.2858 0.70 0.2403 0.80 0.1952 0.90 0.1424 1.00 0.0543 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3206

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4880 At 10 docs 0.4660 At 15 docs 0.4587 At 20 docs 0.4380 At 30 docs 0.3980 At 100 docs 0.3092 At 200 docs 0.2252 At 500 docs 0.1236 At 1000 docs 0.0700 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3346

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)