NICT-E-J-T-01

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-T-01 Task E-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2283

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-T-01 Task E-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3403

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4978 0.10 0.3370 0.20 0.2868 0.30 0.2627 0.40 0.2382 0.50 0.2205 0.60 0.1914 0.70 0.1588 0.80 0.1265 0.90 0.0940 1.00 0.0350 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2052

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2480 At 10 docs 0.2500 At 15 docs 0.2587 At 20 docs 0.2570 At 30 docs 0.2447 At 100 docs 0.1888 At 200 docs 0.1416 At 500 docs 0.0780 At 1000 docs 0.0457 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2195

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6142 0.10 0.4497 0.20 0.3955 0.30 0.3562 0.40 0.3290 0.50 0.2897 0.60 0.2485 0.70 0.2077 0.80 0.1689 0.90 0.1194 1.00 0.0432 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2763

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4040 At 10 docs 0.3800 At 15 docs 0.3867 At 20 docs 0.3790 At 30 docs 0.3587 At 100 docs 0.2876 At 200 docs 0.2139 At 500 docs 0.1172 At 1000 docs 0.0681 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2935

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)