NICT-E-J-T-04

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-T-04 Task E-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2125

Summary Statistics Run ID NICT-E-J-T-04 Task E-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3179

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4129 0.10 0.3324 0.20 0.3055 0.30 0.2888 0.40 0.2627 0.50 0.2345 0.60 0.2110 0.70 0.1701 0.80 0.1460 0.90 0.1138 1.00 0.0563 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2195

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2520 At 10 docs 0.2540 At 15 docs 0.2467 At 20 docs 0.2360 At 30 docs 0.2347 At 100 docs 0.1816 At 200 docs 0.1358 At 500 docs 0.0744 At 1000 docs 0.0425 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2294

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5384 0.10 0.4257 0.20 0.3939 0.30 0.3678 0.40 0.3340 0.50 0.3009 0.60 0.2608 0.70 0.2183 0.80 0.1807 0.90 0.1379 1.00 0.0484 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2819

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3600 At 10 docs 0.3660 At 15 docs 0.3640 At 20 docs 0.3510 At 30 docs 0.3387 At 100 docs 0.2642 At 200 docs 0.2017 At 500 docs 0.1118 At 1000 docs 0.0636 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2954

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)