NICT-E-K-T-01

Summary Statistics Run ID NICT-E-K-T-01 Task E-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2273 Rel-ret: 1622

Summary Statistics Run ID NICT-E-K-T-01 Task E-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 4507 Rel-ret: 3137

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4728 0.10 0.4034 0.20 0.3394 0.30 0.3044 0.40 0.2797 0.50 0.2614 0.60 0.2231 0.70 0.1861 0.80 0.1625 0.90 0.1311 1.00 0.0817 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2446

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2720 At 10 docs 0.2900 At 15 docs 0.2893 At 20 docs 0.2790 At 30 docs 0.2487 At 100 docs 0.1652 At 200 docs 0.1094 At 500 docs 0.0558 At 1000 docs 0.0324 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2570

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5965 0.10 0.4767 0.20 0.4391 0.30 0.4079 0.40 0.3605 0.50 0.3209 0.60 0.2790 0.70 0.2329 0.80 0.1932 0.90 0.1423 1.00 0.0605 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3059

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3800 At 10 docs 0.4100 At 15 docs 0.4200 At 20 docs 0.4170 At 30 docs 0.3873 At 100 docs 0.2820 At 200 docs 0.1999 At 500 docs 0.1069 At 1000 docs 0.0627 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3157

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)