NICT-E-K-T-04

Summary Statistics Run ID NICT-E-K-T-04 Task E-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49045 Relevant: 2280 Rel-ret: 1515

Summary Statistics Run ID NICT-E-K-T-04 Task E-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49045 Relevant: 4518 Rel-ret: 3117

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5973 0.10 0.4943 0.20 0.4222 0.30 0.3700 0.40 0.3212 0.50 0.2867 0.60 0.2415 0.70 0.2153 0.80 0.1777 0.90 0.1310 1.00 0.0848 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2813

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3960 At 10 docs 0.3720 At 15 docs 0.3400 At 20 docs 0.3250 At 30 docs 0.2880 At 100 docs 0.1628 At 200 docs 0.1071 At 500 docs 0.0534 At 1000 docs 0.0303 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3088

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7993 0.10 0.6256 0.20 0.5604 0.30 0.4925 0.40 0.4290 0.50 0.3730 0.60 0.3274 0.70 0.2795 0.80 0.2137 0.90 0.1530 1.00 0.0728 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3755

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5720 At 10 docs 0.5680 At 15 docs 0.5533 At 20 docs 0.5330 At 30 docs 0.4927 At 100 docs 0.3226 At 200 docs 0.2186 At 500 docs 0.1107 At 1000 docs 0.0623 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3968

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)