NICT-J-K-D-02

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-D-02 Task J-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 1473

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-D-02 Task J-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3182

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5905 0.10 0.4636 0.20 0.4053 0.30 0.3613 0.40 0.3177 0.50 0.2870 0.60 0.2437 0.70 0.2055 0.80 0.1846 0.90 0.1379 1.00 0.0949 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2804

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3400 At 10 docs 0.3460 At 15 docs 0.3240 At 20 docs 0.3010 At 30 docs 0.2667 At 100 docs 0.1714 At 200 docs 0.1086 At 500 docs 0.0527 At 1000 docs 0.0295 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2908

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7019 0.10 0.5509 0.20 0.4961 0.30 0.4518 0.40 0.4030 0.50 0.3587 0.60 0.3139 0.70 0.2718 0.80 0.2161 0.90 0.1453 1.00 0.0621 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3485

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4800 At 10 docs 0.4900 At 15 docs 0.4760 At 20 docs 0.4620 At 30 docs 0.4440 At 100 docs 0.3250 At 200 docs 0.2210 At 500 docs 0.1120 At 1000 docs 0.0636 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3629

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)