NICT-J-K-D-05

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-D-05 Task J-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 1507

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-D-05 Task J-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3230

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6095 0.10 0.4825 0.20 0.4186 0.30 0.3712 0.40 0.3191 0.50 0.2872 0.60 0.2461 0.70 0.2115 0.80 0.1865 0.90 0.1448 1.00 0.0959 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2866

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3600 At 10 docs 0.3500 At 15 docs 0.3267 At 20 docs 0.3020 At 30 docs 0.2693 At 100 docs 0.1702 At 200 docs 0.1103 At 500 docs 0.0539 At 1000 docs 0.0301 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2950

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7124 0.10 0.5519 0.20 0.5014 0.30 0.4469 0.40 0.4137 0.50 0.3688 0.60 0.3235 0.70 0.2821 0.80 0.2162 0.90 0.1586 1.00 0.0620 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3559

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4920 At 10 docs 0.5080 At 15 docs 0.4893 At 20 docs 0.4740 At 30 docs 0.4440 At 100 docs 0.3260 At 200 docs 0.2241 At 500 docs 0.1138 At 1000 docs 0.0646 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3663

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)