NICT-J-K-DN-03

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-DN-03 Task J-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 1858

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-DN-03 Task J-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3605

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7226 0.10 0.5669 0.20 0.4930 0.30 0.4302 0.40 0.3705 0.50 0.3316 0.60 0.2834 0.70 0.2391 0.80 0.2117 0.90 0.1600 1.00 0.1159 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3343

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4320 At 10 docs 0.4400 At 15 docs 0.4080 At 20 docs 0.3700 At 30 docs 0.3287 At 100 docs 0.2120 At 200 docs 0.1378 At 500 docs 0.0670 At 1000 docs 0.0372 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3489

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8254 0.10 0.6574 0.20 0.5755 0.30 0.5203 0.40 0.4608 0.50 0.4046 0.60 0.3574 0.70 0.3089 0.80 0.2491 0.90 0.1898 1.00 0.0776 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4088

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6240 At 10 docs 0.6280 At 15 docs 0.5973 At 20 docs 0.5600 At 30 docs 0.5173 At 100 docs 0.3716 At 200 docs 0.2545 At 500 docs 0.1282 At 1000 docs 0.0721 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4183

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)