NICT-J-K-T-01

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-T-01 Task J-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 1531

Summary Statistics Run ID NICT-J-K-T-01 Task J-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3225

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5729 0.10 0.4874 0.20 0.3933 0.30 0.3475 0.40 0.3110 0.50 0.2834 0.60 0.2275 0.70 0.2050 0.80 0.1788 0.90 0.1456 1.00 0.0958 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2803

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3680 At 10 docs 0.3440 At 15 docs 0.3053 At 20 docs 0.2940 At 30 docs 0.2693 At 100 docs 0.1728 At 200 docs 0.1110 At 500 docs 0.0539 At 1000 docs 0.0306 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2849

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6759 0.10 0.5535 0.20 0.5108 0.30 0.4677 0.40 0.4052 0.50 0.3652 0.60 0.3213 0.70 0.2827 0.80 0.2307 0.90 0.1738 1.00 0.0630 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3592

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5280 At 10 docs 0.5140 At 15 docs 0.5013 At 20 docs 0.4900 At 30 docs 0.4633 At 100 docs 0.3328 At 200 docs 0.2279 At 500 docs 0.1144 At 1000 docs 0.0645 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3677

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)