NICT-K-J-D-02

Summary Statistics Run ID NICT-K-J-D-02 Task K-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2469

Summary Statistics Run ID NICT-K-J-D-02 Task K-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3660

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5984 0.10 0.4346 0.20 0.3798 0.30 0.3363 0.40 0.3068 0.50 0.2742 0.60 0.2408 0.70 0.2144 0.80 0.1634 0.90 0.1245 1.00 0.0502 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2671

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3600 At 10 docs 0.3460 At 15 docs 0.3427 At 20 docs 0.3440 At 30 docs 0.3307 At 100 docs 0.2400 At 200 docs 0.1669 At 500 docs 0.0869 At 1000 docs 0.0494 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2894

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7363 0.10 0.5579 0.20 0.5063 0.30 0.4374 0.40 0.3959 0.50 0.3565 0.60 0.3082 0.70 0.2684 0.80 0.2105 0.90 0.1609 1.00 0.0507 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3459

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5240 At 10 docs 0.4980 At 15 docs 0.4813 At 20 docs 0.4710 At 30 docs 0.4507 At 100 docs 0.3392 At 200 docs 0.2416 At 500 docs 0.1293 At 1000 docs 0.0732 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3604

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)