NICT-K-J-DN-03

Summary Statistics Run ID NICT-K-J-DN-03 Task K-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2656

Summary Statistics Run ID NICT-K-J-DN-03 Task K-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field DN Query Type Others Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 3946

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5874 0.10 0.4086 0.20 0.3511 0.30 0.3147 0.40 0.2801 0.50 0.2583 0.60 0.2297 0.70 0.1992 0.80 0.1525 0.90 0.1167 1.00 0.0273 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2451

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3200 At 10 docs 0.3320 At 15 docs 0.3333 At 20 docs 0.3180 At 30 docs 0.3033 At 100 docs 0.2368 At 200 docs 0.1741 At 500 docs 0.0938 At 1000 docs 0.0531 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2791

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7171 0.10 0.5495 0.20 0.4739 0.30 0.4118 0.40 0.3698 0.50 0.3322 0.60 0.2943 0.70 0.2537 0.80 0.1963 0.90 0.1428 1.00 0.0271 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3266

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4720 At 10 docs 0.4820 At 15 docs 0.4787 At 20 docs 0.4650 At 30 docs 0.4400 At 100 docs 0.3372 At 200 docs 0.2522 At 500 docs 0.1388 At 1000 docs 0.0789 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3551

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (Others)