NICT-K-K-D-03

Summary Statistics Run ID NICT-K-K-D-03 Task K-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 2046

Summary Statistics Run ID NICT-K-K-D-03 Task K-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3892

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7819 0.10 0.6288 0.20 0.5715 0.30 0.5037 0.40 0.4673 0.50 0.4372 0.60 0.3823 0.70 0.3386 0.80 0.2978 0.90 0.2147 1.00 0.1312 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4139

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4920 At 10 docs 0.4740 At 15 docs 0.4280 At 20 docs 0.4030 At 30 docs 0.3673 At 100 docs 0.2388 At 200 docs 0.1580 At 500 docs 0.0763 At 1000 docs 0.0409 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3997

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8601 0.10 0.7195 0.20 0.6692 0.30 0.6142 0.40 0.5660 0.50 0.5187 0.60 0.4621 0.70 0.4077 0.80 0.3364 0.90 0.2331 1.00 0.0987 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4870

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6280 At 10 docs 0.6400 At 15 docs 0.6200 At 20 docs 0.5980 At 30 docs 0.5607 At 100 docs 0.4120 At 200 docs 0.2840 At 500 docs 0.1418 At 1000 docs 0.0778 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4824

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)