NICT-K-K-T-04

Summary Statistics Run ID NICT-K-K-T-04 Task K-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 2273 Rel-ret: 1772

Summary Statistics Run ID NICT-K-K-T-04 Task K-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 4507 Rel-ret: 3497

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7201 0.10 0.6092 0.20 0.5241 0.30 0.4453 0.40 0.3920 0.50 0.3591 0.60 0.3135 0.70 0.2669 0.80 0.2205 0.90 0.1548 1.00 0.0937 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3495

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4680 At 10 docs 0.4420 At 15 docs 0.4067 At 20 docs 0.3790 At 30 docs 0.3433 At 100 docs 0.2090 At 200 docs 0.1346 At 500 docs 0.0652 At 1000 docs 0.0354 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3631

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8340 0.10 0.7014 0.20 0.6236 0.30 0.5539 0.40 0.5024 0.50 0.4569 0.60 0.3993 0.70 0.3232 0.80 0.2580 0.90 0.1834 1.00 0.0820 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4351

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6520 At 10 docs 0.6680 At 15 docs 0.6293 At 20 docs 0.6010 At 30 docs 0.5553 At 100 docs 0.3764 At 200 docs 0.2508 At 500 docs 0.1268 At 1000 docs 0.0699 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4513

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)