OASIS-C-J-T-03

Summary Statistics Run ID OASIS-C-J-T-03 Task C-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49826 Relevant: 3180 Rel-ret: 1525

Summary Statistics Run ID OASIS-C-J-T-03 Task C-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 49826 Relevant: 4764 Rel-ret: 2219

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.3041 0.10 0.1626 0.20 0.1245 0.30 0.0923 0.40 0.0733 0.50 0.0609 0.60 0.0445 0.70 0.0298 0.80 0.0156 0.90 0.0066 1.00 0.0029 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.0711

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1680 At 10 docs 0.1360 At 15 docs 0.1267 At 20 docs 0.1200 At 30 docs 0.1160 At 100 docs 0.0892 At 200 docs 0.0685 At 500 docs 0.0454 At 1000 docs 0.0305 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1048

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.3772 0.10 0.1937 0.20 0.1386 0.30 0.1103 0.40 0.0879 0.50 0.0692 0.60 0.0526 0.70 0.0287 0.80 0.0177 0.90 0.0068 1.00 0.0018 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.0824

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2000 At 10 docs 0.1760 At 15 docs 0.1733 At 20 docs 0.1620 At 30 docs 0.1573 At 100 docs 0.1260 At 200 docs 0.0990 At 500 docs 0.0660 At 1000 docs 0.0444 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1265

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)