OKSAT-J-J-T-03

Summary Statistics Run ID OKSAT-J-J-T-03 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43349 Relevant: 3068 Rel-ret: 1709

Summary Statistics Run ID OKSAT-J-J-T-03 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43349 Relevant: 4622 Rel-ret: 2505

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5583 0.10 0.3121 0.20 0.2243 0.30 0.1965 0.40 0.1532 0.50 0.1195 0.60 0.1002 0.70 0.0847 0.80 0.0685 0.90 0.0383 1.00 0.0080 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1498

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3360 At 10 docs 0.2780 At 15 docs 0.2587 At 20 docs 0.2490 At 30 docs 0.2107 At 100 docs 0.1440 At 200 docs 0.0998 At 500 docs 0.0554 At 1000 docs 0.0342 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1866

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6887 0.10 0.3793 0.20 0.2838 0.30 0.2437 0.40 0.1886 0.50 0.1606 0.60 0.1351 0.70 0.1115 0.80 0.0829 0.90 0.0450 1.00 0.0084 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1877

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4760 At 10 docs 0.4080 At 15 docs 0.3787 At 20 docs 0.3640 At 30 docs 0.3193 At 100 docs 0.2172 At 200 docs 0.1473 At 500 docs 0.0816 At 1000 docs 0.0501 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2237

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)