OKSAT-J-J-T-05

Summary Statistics Run ID OKSAT-J-J-T-05 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43349 Relevant: 3068 Rel-ret: 1812

Summary Statistics Run ID OKSAT-J-J-T-05 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43349 Relevant: 4622 Rel-ret: 2643

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5682 0.10 0.3539 0.20 0.2730 0.30 0.2339 0.40 0.1766 0.50 0.1496 0.60 0.1264 0.70 0.0980 0.80 0.0802 0.90 0.0470 1.00 0.0072 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1743

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3600 At 10 docs 0.3100 At 15 docs 0.2893 At 20 docs 0.2740 At 30 docs 0.2533 At 100 docs 0.1724 At 200 docs 0.1163 At 500 docs 0.0608 At 1000 docs 0.0362 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2035

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7083 0.10 0.4651 0.20 0.3380 0.30 0.2773 0.40 0.2361 0.50 0.2033 0.60 0.1544 0.70 0.1230 0.80 0.0992 0.90 0.0564 1.00 0.0076 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2216

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5360 At 10 docs 0.4600 At 15 docs 0.4320 At 20 docs 0.4110 At 30 docs 0.3800 At 100 docs 0.2576 At 200 docs 0.1728 At 500 docs 0.0894 At 1000 docs 0.0529 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2595

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)