UniNE-C-C-T-02

Summary Statistics Run ID UniNE-C-C-T-02 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 2213

Summary Statistics Run ID UniNE-C-C-T-02 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3793

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6303 0.10 0.4762 0.20 0.4172 0.30 0.3705 0.40 0.3140 0.50 0.2807 0.60 0.2551 0.70 0.2090 0.80 0.1607 0.90 0.1100 1.00 0.0582 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2783

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4240 At 10 docs 0.3920 At 15 docs 0.3613 At 20 docs 0.3410 At 30 docs 0.3047 At 100 docs 0.2134 At 200 docs 0.1495 At 500 docs 0.0798 At 1000 docs 0.0443 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2973

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8156 0.10 0.6486 0.20 0.5606 0.30 0.4996 0.40 0.4471 0.50 0.4019 0.60 0.3580 0.70 0.2942 0.80 0.2287 0.90 0.1684 1.00 0.0713 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3956

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6440 At 10 docs 0.6080 At 15 docs 0.5653 At 20 docs 0.5320 At 30 docs 0.4927 At 100 docs 0.3510 At 200 docs 0.2549 At 500 docs 0.1373 At 1000 docs 0.0759 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4123

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)