UniNE-K-K-T-03

Summary Statistics Run ID UniNE-K-K-T-03 Task K-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 1929

Summary Statistics Run ID UniNE-K-K-T-03 Task K-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3822

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8506 0.10 0.6673 0.20 0.5737 0.30 0.5139 0.40 0.4529 0.50 0.4025 0.60 0.3716 0.70 0.3303 0.80 0.2712 0.90 0.1981 1.00 0.1251 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4104

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5520 At 10 docs 0.4900 At 15 docs 0.4307 At 20 docs 0.4100 At 30 docs 0.3760 At 100 docs 0.2292 At 200 docs 0.1462 At 500 docs 0.0704 At 1000 docs 0.0386 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4044

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.9219 0.10 0.7804 0.20 0.6837 0.30 0.6408 0.40 0.5880 0.50 0.5335 0.60 0.4822 0.70 0.4129 0.80 0.3463 0.90 0.2524 1.00 0.1131 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.5116

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.7440 At 10 docs 0.7000 At 15 docs 0.6600 At 20 docs 0.6430 At 30 docs 0.6000 At 100 docs 0.4208 At 200 docs 0.2823 At 500 docs 0.1393 At 1000 docs 0.0764 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.5048

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)