UniNE-K-K-T-05

Summary Statistics Run ID UniNE-K-K-T-05 Task K-K Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2280 Rel-ret: 1878

Summary Statistics Run ID UniNE-K-K-T-05 Task K-K Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4518 Rel-ret: 3754

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7787 0.10 0.6378 0.20 0.5430 0.30 0.4860 0.40 0.4328 0.50 0.3919 0.60 0.3612 0.70 0.3153 0.80 0.2646 0.90 0.1966 1.00 0.1228 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3920

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5200 At 10 docs 0.4680 At 15 docs 0.4240 At 20 docs 0.3980 At 30 docs 0.3573 At 100 docs 0.2228 At 200 docs 0.1428 At 500 docs 0.0684 At 1000 docs 0.0376 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3897

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8625 0.10 0.7314 0.20 0.6564 0.30 0.6158 0.40 0.5611 0.50 0.5073 0.60 0.4554 0.70 0.3956 0.80 0.3274 0.90 0.2527 1.00 0.1043 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.4882

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6920 At 10 docs 0.6780 At 15 docs 0.6467 At 20 docs 0.6130 At 30 docs 0.5767 At 100 docs 0.4002 At 200 docs 0.2699 At 500 docs 0.1354 At 1000 docs 0.0751 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.4788

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)