WTG-E-C-T-01

Summary Statistics Run ID WTG-E-C-T-01 Task E-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 1593

Summary Statistics Run ID WTG-E-C-T-01 Task E-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 2612

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4177 0.10 0.2541 0.20 0.1951 0.30 0.1625 0.40 0.1407 0.50 0.1177 0.60 0.0986 0.70 0.0846 0.80 0.0536 0.90 0.0404 1.00 0.0106 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1237

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1880 At 10 docs 0.2060 At 15 docs 0.1973 At 20 docs 0.1850 At 30 docs 0.1673 At 100 docs 0.1188 At 200 docs 0.0888 At 500 docs 0.0532 At 1000 docs 0.0319 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1505

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5201 0.10 0.3084 0.20 0.2566 0.30 0.2232 0.40 0.1963 0.50 0.1634 0.60 0.1328 0.70 0.1090 0.80 0.0677 0.90 0.0515 1.00 0.0090 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1647

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3200 At 10 docs 0.3120 At 15 docs 0.2960 At 20 docs 0.2760 At 30 docs 0.2467 At 100 docs 0.1858 At 200 docs 0.1418 At 500 docs 0.0853 At 1000 docs 0.0522 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1984

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)