YLMS-J-J-T-01

Summary Statistics Run ID YLMS-J-J-T-01 Task J-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 3180 Rel-ret: 2753

Summary Statistics Run ID YLMS-J-J-T-01 Task J-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4764 Rel-ret: 4043

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6963 0.10 0.4985 0.20 0.4264 0.30 0.3943 0.40 0.3626 0.50 0.3342 0.60 0.3032 0.70 0.2550 0.80 0.2092 0.90 0.1514 1.00 0.0598 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3182

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4520 At 10 docs 0.4260 At 15 docs 0.4027 At 20 docs 0.3820 At 30 docs 0.3580 At 100 docs 0.2668 At 200 docs 0.1925 At 500 docs 0.0990 At 1000 docs 0.0551 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3240

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8343 0.10 0.6295 0.20 0.5407 0.30 0.4865 0.40 0.4420 0.50 0.3930 0.60 0.3538 0.70 0.3042 0.80 0.2463 0.90 0.1672 1.00 0.0572 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.3898

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6320 At 10 docs 0.5940 At 15 docs 0.5547 At 20 docs 0.5250 At 30 docs 0.4893 At 100 docs 0.3688 At 200 docs 0.2730 At 500 docs 0.1436 At 1000 docs 0.0809 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.3929

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)