HUM-C-C-D-03

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-D-03 Task C-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2598 Rel-ret: 1956

Summary Statistics Run ID HUM-C-C-D-03 Task C-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field D Query Type D only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4405 Rel-ret: 3215

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5807 0.10 0.3661 0.20 0.3117 0.30 0.2422 0.40 0.2150 0.50 0.1867 0.60 0.1478 0.70 0.1163 0.80 0.0824 0.90 0.0517 1.00 0.0203 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1857

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2800 At 10 docs 0.2580 At 15 docs 0.2467 At 20 docs 0.2420 At 30 docs 0.2213 At 100 docs 0.1586 At 200 docs 0.1171 At 500 docs 0.0663 At 1000 docs 0.0391 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2229

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7157 0.10 0.4796 0.20 0.3865 0.30 0.3427 0.40 0.2976 0.50 0.2476 0.60 0.1931 0.70 0.1491 0.80 0.1041 0.90 0.0697 1.00 0.0195 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2493

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4400 At 10 docs 0.4200 At 15 docs 0.3933 At 20 docs 0.3780 At 30 docs 0.3467 At 100 docs 0.2534 At 200 docs 0.1883 At 500 docs 0.1084 At 1000 docs 0.0643 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2952

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (D only)