ISQUT-E-C-T-02

Summary Statistics Run ID ISQUT-E-C-T-02 Task E-C Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43006 Relevant: 2598 Rel-ret: 1019

Summary Statistics Run ID ISQUT-E-C-T-02 Task E-C Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43006 Relevant: 4405 Rel-ret: 1757

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4160 0.10 0.2730 0.20 0.2114 0.30 0.1674 0.40 0.1288 0.50 0.1057 0.60 0.0738 0.70 0.0534 0.80 0.0293 0.90 0.0091 1.00 0.0078 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1146

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2440 At 10 docs 0.2140 At 15 docs 0.1987 At 20 docs 0.1800 At 30 docs 0.1540 At 100 docs 0.0946 At 200 docs 0.0615 At 500 docs 0.0331 At 1000 docs 0.0204 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1598

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6198 0.10 0.3621 0.20 0.2559 0.30 0.1980 0.40 0.1535 0.50 0.1203 0.60 0.0830 0.70 0.0556 0.80 0.0336 0.90 0.0125 1.00 0.0053 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.1468

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4040 At 10 docs 0.3500 At 15 docs 0.3280 At 20 docs 0.3060 At 30 docs 0.2553 At 100 docs 0.1566 At 200 docs 0.1051 At 500 docs 0.0574 At 1000 docs 0.0351 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.1956

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)